##base _ShutdownBase
##bias 30
##private
RexxDispatch(Code)(A0)
##public
AddShutdownInfo(Check,Exit,Name,Flags)(A0,A1,A2,D0)
RemShutdownInfo(Info)(A0)
Shutdown(Mode)(D0)
##end
